01020304050

020406080100

Concentration

Response

Fitted Line

Confidence Bands

Prediction Bands

020406080100

0.00.51.01.5

Fitted values

Standardizedresiduals lm(y ~ x)

Scale-Location

51229

01020304050

020406080100

Concentration

Response

Fitted Line

Confidence Bands

Prediction Bands

020406080100

0.00.51.01.5

Fitted values

Standardizedresiduals lm(y ~ x)

Scale-Location

51229